-- 修改部门表名称字段长度为 250
ALTER TABLE SYSTEM_DEPT
    MODIFY NAME VARCHAR(250) DEFAULT '';

-- 修改用户表昵称字段长度为 100
ALTER TABLE SYSTEM_USERS
    MODIFY NICKNAME VARCHAR(100) NOT NULL;
ALTER TABLE SYSTEM_USERS
    MODIFY USERNAME VARCHAR(100) NOT NULL;