-- 达梦8数据库DDL脚本
-- 为 bpm_process_definition_info 表添加 restart 字段

-- 是否允许重新发起
ALTER TABLE bpm_process_definition_info ADD COLUMN restart bit DEFAULT '1' NOT NULL;

-- 添加字段注释
COMMENT ON COLUMN bpm_process_definition_info.restart IS '是否允许重新发起';


